Antw:Jemand eine Idee wo man flache Becken bekommt?

Hallo Micha,

ich denke, daß eine 40er Höhe auf jeden Fall besser ist. Der Wasserteil soll ja, so wie ich gelesen habe, so 18-20cm tief sein. Wenn dann noch ein Landteil vorhanden ist, auf dem evtl noch Mangrovenwurzeln stehen oder sogar Mang...